Copyright: Copyright © 1998 Intel Corporation
Citation: Copyright © 1998 Intel Corporation, All Rights Reserved


Beabsichtigte Anwendung der CPUID Nutzung für Windows*

Die CPUID Nutzung für Windows ist ein von Intel geliefertes Werkzeug zur Identifizierung des Intel Mikroprozessors in Ihrem Computer System, bestimmt für Endverbraucher.

Die CPUID Nutzung für Windows ist außschließlich für das Arbeiten an Computer Systemen, die einen Intel Mikroprozessor enthalten bestimmt. Wenn diese Nutzung an einem System durchgeführt wird, daß keinen Intel Mikroprozessor enthält, kann es zu unkorrekten Ergebnissen kommen, es wird jedoch nicht das Computer System schädigen.

Zurück       Inhalt


Informationen, die mit dem Hilfsprogramm geliefert werden
Informationen, die diese Funktion Ihnen liefert

Die Intel CPUID für Windows liefert die folgenden Felder , um bei der Identifikation Ihres Intel Mikroprozessors zu helfen:

Original Intel

Wenn das Hilfsprogramm den “Original Intel” ASCII Textteil in der CPUID Unterschrift Ihres Prozessors in Ihrem System findet, wird dieses Feld “OriginalIntel” anzeigen. Das bestätigt, daß Ihr System einen Intel Mikroprozessor enthält.. Wenn das Programm diesen Teil des Textes nicht findet, wird eine von den beiden Aussagen angezeigt, abhängig von den anderen Informationen, die mit dem CPUID Teil geliefert werden.

Anmerkung #1: Das Intel CPUID Hilfsprogramm für Windows ist dafür bestimmt, nur Original Intel Mikroprozessoren zu identifizieren.

Anmerkung#2:Bei dem Intel 386DX™ und früheren Versionen der Intel486DX™ Prozessoren Familie, trug der CPUID Anleitungsteil keine Hersteller Informationen. Die Liste enthält folgende Prozessoren

Alle Intel386™ Prozessoren

Einige IntelDX2™ Prozessoren

Einige Intel486™ DX Prozessoren

Einige Intel486™ SX Prozessoren

Bitte folgen Sie den genannten Anweisungen in der Original Intel Detail Nachricht.

Prozessor Beschreibung

Dieses Feld nennt den Namen des Prozessors, oder den “Marketing Namen” für Original Intel Prozessoren, die in Ihrem System enthalten sind ( z.B. Intel Pentium® Prozessor ). Beachten Sie bitte, wenn das Hilfsprogramm nicht in der Lage ist, den “Original Intel” ASCII Textteil zu finden, wird es keinen Wert in diesem Feld anzeigen. Folgen Sie bitte den Anweisungen in den “Detail” Nachrichten.

TYP

Dieses Feld  beschreibt den Original Intel Prozessor Typ, der in Ihrem System enthalten ist (z.B. ein Upgrade wie der Intel Overdrive® Prozessor). Der Prozessor Typ zeigt ahn, ob es ein Einzsl-/ Dual oder ein Intel OverDrive® Prozessor ist.

Familie

Dieses Feld beschreibt die Familiennummer des Original Intel Prozessors, der in Ihrem System enthalten ist ( z.B.  enthält die Familie 5 zum Zeitpunkt dieser Dokumentation den Pentium® Prozessor und den Pentium® Prozessor mit MMX™ Technologie. Diese Information kann für einen Endverbraucher hilfreich sein, wenn  gültige Information von dem “Quick Reference Guide” für die spezielle Familie Ihres Prozessors erhältlich ist.

Modell

Dieses Feld beschreibt die Modellnummer des OriginalIntel Prozessors, der in Ihrem System enthalten ist (z.B. Modell 4).  Die Modellnummer wird zusammen mit der Familie benutzt um festzustellen, welcher spezielle Prozessor  in einer Familie von Prozessoren in Ihrem Computer enthalten ist.

Stepping

Dieses Feld beschreibt Herstellungsschritte des OriginalIntel Prozessors, der in Ihrem System enthalten ist. (z.B. Stepping 4).  Ein Stepping wird benutzt, um darauf hinzuweisen, daß einen “Revision” des Prozessors vorgenommen wurde. In den meisten Fällen, wird ein neuer Prozessor zum  zuerst mit einem “A”Stepping verschifft, also ist dieses nicht der Fall. Dann, wenn Revisionen und Änderungen gemacht wurden, sind diese in spätere Steppings des Prozessors einbezogen. Bei der Anwendung von einzigartigen Steppings, ändern seine Einrichtungen Kontrolle und Informationsverfolgung und erlauben dem Endverbraucher außerdem noch spezieller zu identifizieren, welche Version des Prozessors sein System enthält..

Detail Informationen

Dieses Feld liefert weiter detaillierte Informationen für jedes Feld.  Um detaillierte Informationen zu sehen, drücken Sie den an jedem Feld angrenzenden Detail Button. Für mehr Informationen zu den Detail-Buttons: siehe unten.

Cache Informationen

Wenn Ihr System einen Pentium® Pro oder Pentium® II Prozessor enthält, zeigt dieses Feld Informationen über die vorhandene Menge von Level 1 und Level 2 Cache an. Die Information ist unmittelbar unterhalb des “ Detaillierte Informationen” Feldes und wird nach der Anwendung des Hilfsprogramms angezeigt.. Wenn Ihr System keinen Pentium® Pro oder Pentium® II Prozessor enthält, werden keine Angaben in diesem Feld gezeigt.

Details Button

Nach der Anwendung der Intel CPUID für Windows*, können Sie einen beliebigen detail button, angrenzend an ein Feld  drücken , um mehr detaillierte Informationen zu Ihrem Prozessor zu erhalten. Wenn ein Detail Button gedrückt ist, finden Sie mehr Informationen im Detail-Informationsfeld aufgeführt.

Zurück       Inhalt       Weiter


Inhalt

Zweck dieser Funktion

Wie das Hilfsprogramm arbeitet

Informationen, die mit dem Hilfsprogramm geliefert werden

Spezielle Abschnitte: Multiprozessoren und Multi Sprach Uinterstützung

Beabsichtigte Anwendung der CPUID Nutzung für Windows*


Spezielle Abschnitte: Multiprozessoren und Multi Sprach Uinterstützung

Multiprozessor Fähigkeit

Das Intel CPUID Hilfsprogramm für Windows* ist in der Lage, die CPUID Unterschrift in Multiprozessorsystemen ( 2 oder mehrere Prozessoren ) die mit Microsoft Windows*NT arbeiten, zu lesen. Wenn Sie ein Multiprozessorsystem  haben, daß mit Microsoft Windows* NT arbeitet, wird das Multiprozessor Label in der Menü Bar alle Prozessoren  in schwarz hervorbringen, welche für den CPUID Anleitungsteil in Frage gestellt werden können. Um zwischen den Prozessoren hin-und her zu schalten, wählen Sie “ Multiprozessor “ von der Menü Bar und wählen Sie den Prozessor, welchen Sie in Frage stellen wollen (z.B. Prozessor#2 um das Programm an Prozessor#2 anzuwenden).

Anmerkung: Wenn Sie Windows* 95 anwenden, können Sie nur Prozessor#1 in Frage stellen, auch wenn mehrere vorhanden sind, seit Windows* 95 ein für Einzelprozessor kreiertes Betriebssystem ist.

Wenn Sie einen Einzelprozessorsystem ( 1 Prozessor) haben, wird die Intel CPUID Funktion für Windows automatisch Ihren Einzelprozessor entdecken. Alle anderen Prozessor Nummern mit dem “Multiprozessor” Label, werden grau gekennzeichnet und sind inoperabel.

Mehrsprachige Unterstützung

Die Intel CPUID Funktion für Windows bietet Unterstützung in folgenden Sprachen an: Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch. Um eine andere Sprache zu wählen, wählen Sie die gewünschte Sprache von der Menü Bar.

Zurück       Inhalt       Weiter


Wie das Hilfsprogramm arbeitet

 Das Intel CPUID Hilfsprogramm für Windows sucht in Ihrem Prozessor nach einem präzisen in ihren Prozessor eingebetteten  Anleitungsteil. Dieses Anleitungsteil finden Sie in Prozessoren, die nach dem Intel486™ Prozessor eingeführt wurden. Es ist auch in einigen Versionen des Intel386™ und des Intel486™ Prozessors enthalten. Dieses Anleitungsteil wird von dem Hilfsprogramm gelesen und  die Ausgabedaten werden von dem Hilfsprogramm in verständliche Begriffe und Informationen übersetzt.

Wenn Sie einmal das Hilfsprogramm auf Ihre Festplatte oder eine Floppy Diskette runtergeladen haben, können Sie das Programm einfach durch anklicken der “EXE” Datei anwenden. Das Programm wird gestartet und gefundene Informationen über Ihren Prozessor werden in 8 verschiedenen Feldern gezeigt.

Zurück       Inhalt       Weiter


Zweck dieser Funktion
Zweck dieser Funktion:

Die Intel CPUID Funktion für Windows erlaubt Windows 95 oder Windows NT Anwendern den Intel Mikroprozessor Ihres Systems zu identifizieren. Es ist nicht für die Identifikation von Mikroprozessoren geeignet, die von anderen Firmen als Intel hergestellt wurden.

Inhalt       Weiter